EXPORTS
	itk__TIFFMultiply32
	itk__TIFFMultiply64
	itk__TIFFCheckRealloc
	itk__TIFFCheckMalloc
	itk_TIFFVGetFieldDefaulted
	itk_TIFFGetFieldDefaulted
	itk__TIFFUInt64ToFloat
	itk__TIFFUInt64ToDouble
	itk_TIFFCleanup
	itk_TIFFClose
	itk_TIFFIsCODECConfigured
	itk__TIFFNoRowEncode
	itk__TIFFNoStripEncode
	itk__TIFFNoTileEncode
	itk__TIFFNoFixupTags
	itk__TIFFNoRowDecode
	itk__TIFFNoStripDecode
	itk__TIFFNoTileDecode
	itk__TIFFNoSeek
	itk__TIFFNoPreCode
	itk__TIFFSetDefaultCompressionState
	itk_TIFFSetCompressionScheme
	itk_TIFFFindCODEC
	itk_TIFFRegisterCODEC
	itk_TIFFUnRegisterCODEC
	itk_TIFFGetConfiguredCODECs
	itk_TIFFCIELabToXYZ
	itk_TIFFXYZToRGB
	itk_TIFFCIELabToRGBInit
	itk_TIFFYCbCrtoRGB
	itk_TIFFYCbCrToRGBInit
	itk__TIFFsetByteArray
	itk__TIFFsetString
	itk__TIFFsetNString
	itk__TIFFsetShortArray
	itk__TIFFsetLongArray
	itk__TIFFsetLong8Array
	itk__TIFFsetFloatArray
	itk__TIFFsetDoubleArray
	itk_TIFFSetField
	itk_TIFFUnsetField
	itk_TIFFVSetField
	itk_TIFFGetField
	itk_TIFFVGetField
	itk_TIFFFreeDirectory
	itk_TIFFSetTagExtender
	itk_TIFFCreateDirectory
	itk_TIFFCreateCustomDirectory
	itk_TIFFCreateEXIFDirectory
	itk_TIFFDefaultDirectory
	itk_TIFFNumberOfDirectories
	itk_TIFFSetDirectory
	itk_TIFFSetSubDirectory
	itk_TIFFCurrentDirOffset
	itk_TIFFLastDirectory
	itk_TIFFUnlinkDirectory
	itk__TIFFGetFields
	itk__TIFFGetExifFields
	itk__TIFFSetupFields
	itk__TIFFMergeFields
	itk__TIFFPrintFieldInfo
	itk_TIFFDataWidth
	itk__TIFFDataSize
	itk_TIFFFindField
	itk__TIFFFindFieldByName
	itk_TIFFFieldWithTag
	itk_TIFFFieldWithName
	itk_TIFFFieldTag
	itk_TIFFFieldName
	itk_TIFFFieldDataType
	itk_TIFFFieldPassCount
	itk_TIFFFieldReadCount
	itk_TIFFFieldWriteCount
	itk__TIFFFindOrRegisterField
	itk__TIFFCreateAnonField
	itk_TIFFMergeFieldInfo
	itk_TIFFReadDirectory
	itk_TIFFReadCustomDirectory
	itk_TIFFReadEXIFDirectory
	itk__TIFFFillStriles
	itk_TIFFWriteDirectory
	itk_TIFFCheckpointDirectory
	itk_TIFFWriteCustomDirectory
	itk_TIFFRewriteDirectory
	itk__TIFFRewriteField
	itk_TIFFInitDumpMode
	itk_TIFFSetErrorHandler
	itk_TIFFSetErrorHandlerExt
	itk_TIFFError
	itk_TIFFErrorExt
	itk_TIFFGetTagListCount
	itk_TIFFGetTagListEntry
	itk_TIFFAccessTagMethods
	itk_TIFFGetClientInfo
	itk_TIFFSetClientInfo
	itk__TIFFFax3fillruns
	itk_TIFFInitCCITTFax3
	itk_TIFFInitCCITTFax4
	itk_TIFFInitCCITTRLE
	itk_TIFFInitCCITTRLEW
	itk_TIFFFlush
	itk_TIFFFlushData
	itk_TIFFRGBAImageOK
	itk_TIFFRGBAImageEnd
	itk_TIFFRGBAImageBegin
	itk_TIFFRGBAImageGet
	itk_TIFFReadRGBAImageOriented
	itk_TIFFReadRGBAImage
	itk_TIFFReadRGBAStrip
	itk_TIFFReadRGBATile
	itk_LogL16toY
	itk_LogL16fromY
	itk_XYZtoRGB24
	itk_LogL10toY
	itk_LogL10fromY
	itk_uv_encode
	itk_uv_decode
	itk_LogLuv24toXYZ
	itk_LogLuv24fromXYZ
	itk_LogLuv32toXYZ
	itk_LogLuv32fromXYZ
	itk_TIFFInitSGILog
	itk_TIFFInitLZW
	itk_TIFFInitNeXT
	itk__TIFFgetMode
	itk_TIFFClientOpen
	itk_TIFFFileName
	itk_TIFFSetFileName
	itk_TIFFFileno
	itk_TIFFSetFileno
	itk_TIFFClientdata
	itk_TIFFSetClientdata
	itk_TIFFGetMode
	itk_TIFFSetMode
	itk_TIFFIsTiled
	itk_TIFFCurrentRow
	itk_TIFFCurrentDirectory
	itk_TIFFCurrentStrip
	itk_TIFFCurrentTile
	itk_TIFFIsByteSwapped
	itk_TIFFIsUpSampled
	itk_TIFFIsMSB2LSB
	itk_TIFFIsBigEndian
	itk_TIFFGetReadProc
	itk_TIFFGetWriteProc
	itk_TIFFGetSeekProc
	itk_TIFFGetCloseProc
	itk_TIFFGetSizeProc
	itk_TIFFGetMapFileProc
	itk_TIFFGetUnmapFileProc
	itk_TIFFInitPackBits
	itk_TIFFPredictorInit
	itk_TIFFPredictorCleanup
	itk_TIFFPrintDirectory
	itk__TIFFprintAscii
	itk__TIFFprintAsciiTag
	itk_TIFFReadScanline
	itk_TIFFReadEncodedStrip
	itk_TIFFReadRawStrip
	itk_TIFFFillStrip
	itk_TIFFReadTile
	itk_TIFFReadEncodedTile
	itk_TIFFReadRawTile
	itk_TIFFFillTile
	itk_TIFFReadBufferSetup
	itk__TIFFNoPostDecode
	itk__TIFFSwab16BitData
	itk__TIFFSwab24BitData
	itk__TIFFSwab32BitData
	itk__TIFFSwab64BitData
	itk_TIFFComputeStrip
	itk_TIFFNumberOfStrips
	itk_TIFFVStripSize64
	itk_TIFFVStripSize
	itk_TIFFRawStripSize64
	itk_TIFFRawStripSize
	itk_TIFFStripSize64
	itk_TIFFStripSize
	itk_TIFFDefaultStripSize
	itk__TIFFDefaultStripSize
	itk_TIFFScanlineSize64
	itk_TIFFScanlineSize
	itk_TIFFRasterScanlineSize64
	itk_TIFFRasterScanlineSize
	itk_TIFFSwabShort
	itk_TIFFSwabLong
	itk_TIFFSwabLong8
	itk_TIFFSwabArrayOfShort
	itk_TIFFSwabArrayOfTriples
	itk_TIFFSwabArrayOfLong
	itk_TIFFSwabArrayOfLong8
	itk_TIFFSwabFloat
	itk_TIFFSwabArrayOfFloat
	itk_TIFFSwabDouble
	itk_TIFFSwabArrayOfDouble
	itk_TIFFGetBitRevTable
	itk_TIFFReverseBits
	itk_TIFFComputeTile
	itk_TIFFCheckTile
	itk_TIFFNumberOfTiles
	itk_TIFFTileRowSize64
	itk_TIFFTileRowSize
	itk_TIFFVTileSize64
	itk_TIFFVTileSize
	itk_TIFFTileSize64
	itk_TIFFTileSize
	itk_TIFFDefaultTileSize
	itk__TIFFDefaultTileSize
	itk_TIFFGetVersion
	itk_TIFFSetWarningHandler
	itk_TIFFSetWarningHandlerExt
	itk_TIFFWarning
	itk_TIFFWarningExt
	itk_TIFFWriteScanline
	itk_TIFFWriteEncodedStrip
	itk_TIFFWriteRawStrip
	itk_TIFFWriteTile
	itk_TIFFWriteEncodedTile
	itk_TIFFWriteRawTile
	itk_TIFFSetupStrips
	itk_TIFFWriteCheck
	itk_TIFFWriteBufferSetup
	itk_TIFFFlushData1
	itk_TIFFSetWriteOffset
	itk_TIFFInitZIP
	itk_TIFFInitJPEG
	itk_TIFFFdOpen
	itk_TIFFOpen
	itk_TIFFOpenW
	itk__TIFFmalloc
	itk__TIFFfree
	itk__TIFFrealloc
	itk__TIFFmemset
	itk__TIFFmemcpy
	itk__TIFFmemcmp
